X-Git-Url: https://scm.cri.minesparis.psl.eu/git/Faustine.git/blobdiff_plain/e775f23a10c4ba37fc1a762299f52cd0d71593b7..f1f94803668061f90a5ce88bf06ee72bba8e41a5:/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def

diff --git a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def
new file mode 100644
index 0000000..6469cca
--- /dev/null
+++ b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def
@@ -0,0 +1,14 @@
+autogen definitions pipe_test.tpl;
+
+data_type = { 
+	type_name	= short ;
+	};
+
+data_type = { 
+	type_name	= float ;
+	};
+
+data_type = { 
+	type_name 	= double ;
+	};
+
