X-Git-Url: https://scm.cri.minesparis.psl.eu/git/Faustine.git/blobdiff_plain/e5b0e8bee502e61dfaaf2a5bc4b4d9d4938a9a2a..e775f23a10c4ba37fc1a762299f52cd0d71593b7:/interpretor/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def?ds=sidebyside

diff --git a/interpretor/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def b/interpretor/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def
new file mode 100644
index 0000000..6469cca
--- /dev/null
+++ b/interpretor/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def
@@ -0,0 +1,14 @@
+autogen definitions pipe_test.tpl;
+
+data_type = { 
+	type_name	= short ;
+	};
+
+data_type = { 
+	type_name	= float ;
+	};
+
+data_type = { 
+	type_name 	= double ;
+	};
+
