X-Git-Url: https://scm.cri.minesparis.psl.eu/git/Faustine.git/blobdiff_plain/1059e1cc0c2ecfa237406949aa26155b6a5b9154..66f23d4fabf89ad09adbd4dfc15ac6b5b2b7da83:/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/utils.def

diff --git a/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/utils.def b/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/utils.def
new file mode 100644
index 0000000..0d94183
--- /dev/null
+++ b/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/utils.def
@@ -0,0 +1,52 @@
+autogen definitions utils.tpl;
+
+float_type = {
+	name = float ;
+	};
+
+float_type = {
+	name = double ;
+	};
+
+/*----------------------------------*/
+
+io_type = {
+	io_element	= short ;
+	format_str		= "\"% d\"" ;
+	};
+
+io_type = {
+	io_element	= int ;
+	format_str		= "\"% d\"" ;
+	};
+
+io_type = {
+	io_element	= float ;
+	format_str		= "\"% g\"" ;
+	};
+
+io_type = {
+	io_element 	= double ;
+	format_str		= "\"% g\"" ;
+	};
+
+read_op = {
+	op_element	= read ;
+	count_name	= items ;
+	};
+
+read_op = {
+	op_element	= readf ;
+	count_name	= frames ;
+	};
+
+write_op = {
+	op_element	= write ;
+	count_name	= items ;
+	};
+
+write_op = {
+	op_element	= writef ;
+	count_name	= frames ;
+	};
+
