X-Git-Url: https://scm.cri.minesparis.psl.eu/git/Faustine.git/blobdiff_plain/1059e1cc0c2ecfa237406949aa26155b6a5b9154..66f23d4fabf89ad09adbd4dfc15ac6b5b2b7da83:/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/benchmark.def?ds=sidebyside

diff --git a/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/benchmark.def b/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/benchmark.def
new file mode 100644
index 0000000..f2db29a
--- /dev/null
+++ b/interpreter/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/benchmark.def
@@ -0,0 +1,17 @@
+autogen definitions benchmark.tpl;
+
+data_type = { 
+	type_name		= short ;
+	multiplier		= "32700.0" ;
+	};
+
+data_type = { 
+	type_name		= int ;
+	multiplier		= "32700.0 * (1<<16)" ;
+	};
+
+data_type = { 
+	type_name		= float ;
+	multiplier		= "1.0" ;
+	};
+
